-1 -0.5 0 0.5 1 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 Acc_Theta Simple

-1 -0.5 0 0.5 1 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

Acc_Theta Gradphi

-1 -0.5 0 0.5 1 0

2000

4000

6000

8000

10000 1 x10 Theta_Corr

-1 -0.5 0 0.5 1 0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000 2 x10 Theta_Corr