-3 -2 -1 0 1 2 3 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2

Acc_Phi Simple

-3 -2 -1 0 1 2 3 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

Acc_Phi Gradphi

-3 -2 -1 0 1 2 3 0

2000

4000

6000

8000

10000

Phi_Corr

-3 -2 -1 0 1 2 3 0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Phi_Corr